Copyright: (c) 1994-95 ELSA GmbH


Inhalt
Ihr ELSA POWERdraft-Treiber

Schnellstart

Installation        Befehlsübersicht        Konfiguration        Versionen/letzte Änderungen        Wie erreiche ich ELSA?

Überblick

Mit POWERdraft for AutoCAD steht Ihnen eines der leistungsfähigsten Werkzeuge zur Produktivitätssteigerung unter AutoCAD R13 für Windows zur Verfügung.

Ihr POWERdraft-Treiber ist nahtlos in die AutoCAD-Benutzeroberfläche integriert und bietet gegenüber herkömmlicher Treibertechnologie bemerkenswerte Verbesserungen. Zunächst ist POWERdraft eine extrem schnelle und zuverlässige Treiberplattform für AutoCAD. Die Kombination aus bewährter 32-bit-Displaylist-Technologie und einer exakten Abstimmung auf Ihre ELSA-Grafikkarte stellt eine ausgezeichnete Lösung für anspruchsvollste AutoCAD für Windows-Benutzer dar.

Darüber hinaus beinhaltet Ihr POWERdraft-Treiber die leistungsfähigen Utilities SuperView, MagniView, MultiView und das Cockpit, die entwickelt wurden, um die Arbeitsumgebung von AutoCAD sinnvoll zu ergänzen, ohne Ihre Arbeit zu behindern. Jedes Utility ist vollständig dynamisch und dank der Integration durch ELSAs SmartFocus-Technologie völlig transparent für AutoCAD und während jeder beliebigen AutoCAD-Operation nutzbar.

POWERdraft SuperView

Dies ist eine "Luftaufnahme" aus großer Höhe, die einen Überblick über den Arbeitsbereich erlaubt. Sie kann beliebig skaliert und dadurch an einer Position abgelegt werden, wo sie Ihre Arbeit nicht behindert und trotzdem unmittelbaren Zugriff auf blitzschnelle Zoom- und Pan-Operationen ermöglicht. Die ELSA-SmartFocus-Technologie eliminiert vermeidbare Mausklicks zur Umschaltung des Eingabefokus, und die dynamische Aktualisierung des Arbeitsausschnitts hilft Ihnen bei der Wahl Ihrer neuen Ansicht. Das SuperView-Fenster erlaubt Zoom- und Pan-Operationen seines Bildinhalts und bietet dadurch maximalen Nutzen bei minimalem Platzbedarf.

POWERdraft MagniView

MagniView ist eine einzigartige Lupe, die maximale Funktionalität bei kleinsten Abmessungen bietet. Durch ELSAs SmartFocus-Technologie ist MagniView nicht modal und folgt dem AutoCAD-Cursor mit einem dynamisch aktualisierten, vergrößerten Ausschnitt des Arbeitsbereichs. Diese vergrößerte Ansicht hilft dem Konstrukteur beim Zugriff auf AutoCAD-Objekte, einschließlich Griffen und anderer Bearbeitungsartefakte, oder bei der Suche nach bestimmten Informationen in der Zeichnung.

POWERdraft Cockpit

Das Cockpit ist ein unvergleichliches Werkzeug, das dynamische Zoom- und Pan-Operationen der aktuellen Ansicht mit einer kleinen Mausbewegung ermöglicht, sogar wenn es so klein skaliert wurde, daß es in den Scrolling-Bereich von AutoCAD paßt. Die beiden "Steuerknüppel" des Cockpits gestalten die Änderung Ihrer Ansicht so einfach wie möglich. Durch ELSAs SmartFocus-Technologie ist das Cockpit vollständig transparent und dynamisch und damit ein perfektes Werkzeug für die Feineinstellung Ihrer Ansicht während Sie arbeiten.

POWERdraft MultiView

MultiView ist in das Cockpit-Fenster integriert und bietet Ihnen eine konfigurierbare, grafische Auswahl Ihrer bisherigen Ansichten. Bis zu 100 frühere Ansichten können gespeichert werden, von denen MultiView jede als kleine Grafik auf einer Schaltfläche darstellt. Dies ermöglicht Ihnen schnellsten Zugriff auf jede frühere Ansicht und kann zur ständigen Aufzeichnung und Wiederherstellung gewählter Ansichten genutzt werden.

Drücken Sie F1, um Hilfe zur Hilfefunktion zu erhalten.


SuperView

Überblick

Öffnen: Um POWERdraft SuperView zu öffnen, können Sie die Befehle DSVIEWER oder XBVIEW oder das Standard-AutoCAD-Symbol für die "Luftaufnahme" verwenden. Sobald SuperView aktiviert ist, werden zwei Griffrahmen verwendet, um die AutoCAD-Ansicht zu definieren. Der innere Griffrahmen wird als Ansicht-Griffrahmen bezeichnet und ist standardmäßig rot. Er repräsentiert die aktuelle AutoCAD-Ansicht. Der äußere Griffrahmen wird als SuperView-Griffrahmen bezeichnet und ist standardmäßig grün. Er repräsentiert den Ausschnitt der Displayliste, der von SuperView selbst verwendet wird. Der SuperView-Rahmen kann für jedes AutoCAD-Ansichtsfenster separat definiert werden, und bei einem Wechsel des Ansichtsfensters wird die SuperView-Ansicht entsprechend aktualisiert.

Aktuelle Ansicht

SuperView bezieht sich stets auf das aktuelle AutoCAD-Ansichtsfenster. Zoom und Pan der aktuellen Ansicht können mit Hilfe des Griffrahmens durchgeführt werden.

Zoom: Klicken und halten Sie eine beliebige Seite des Ansicht-Griffrahmens, um den Rahmen auf eine neue Größe zu ziehen. Die Ansicht im aktuellen Fenster wird dynamisch der Rahmengröße angepaßt.

Pan: Klicken Sie ins Innere des Ansicht-Griffrahmens und ziehen Sie ihn an eine neue Position. Die Ansicht im aktuellen Fenster wird dynamisch der Rahmenposition angepaßt.

Zentrieren: Wenn Sie auf eine Position außerhalb des Ansicht-Griffrahmens klicken, wird die aktuelle Ansicht unter Beibehaltung der Zoom-Einstellung auf diesen Punkt zentriert.

SuperView-Ansicht

Die SuperView-Ansicht kann über den SuperView-Griffrahmen beeinflußt werden. Durch die variable Auswahl des Fensterinhalts erlaubt SuperView einen effektiven Überblick, ohne den Arbeitsbereich zu verdecken. Durch Auswahl eines lokalen Arbeitsbereiches für die Anzeige werden unnötige Informationen ausgeblendet und können mehr Details dargestellt werden.

Zoom: Klicken und halten Sie den SuperView-Griffrahmen und ziehen Sie ihn auf eine neue Größe. Wenn der Griffrahmen selektiert ist, wird die SuperView-Ansicht verkleinert, um Platz zur Vergrößerung zu bieten.

Pan: Klicken Sie außerhalb des SuperView-Griffrahmens. Die SuperView-Ansicht wird verkleinert, um Platz zur Vergrößerung zu bieten. Drücken der Umschalttaste (Shift) während der Auswahl in der SuperView-Ansicht stellt eine einfachere Methode zum Panning des SuperView dar.

SuperView-Fenster

Die Titelleiste des SuperView-Fensters kann durch Doppelklicken der rechten Maustaste an einer beliebigen Stelle des Anzeigebereichs ein- und ausgeschaltet werden. Abschalten der Titelleiste vergrößert den Anzeigebereich von SuperView. Wenn die Titelleiste eingeschaltet ist, wird sie zur Anzeige kurzer Hilfsmeldungen verwendet, wenn der Cursor sich über wichtige Elemente des SuperView bewegt.

Konfiguration

SuperView läßt sich im Konfigurationsdialog Ihren Wünschen anpassen. Die vollständige Beschreibung finden Sie auf der entsprechenden Hilfeseite.


MagniView

Überblick

Öffnen: Um POWERdraft MagniView zu öffnen, können Sie die Befehle MagniView oder XGLAS verwenden. Sobald MagniView geöffnet ist, folgt es dem AutoCAD-Cursor in der aktuellen Ansicht und aktualisiert seine Anzeige dynamisch. MagniView zeigt den Vergrößerungsfaktor in einem editierbaren Feld dauernd an. Wenn Sie diesen Wert verändern, wird eine andere Vergrößerung eingestellt.

Eine Alternative den Vergrößerungsfaktor zu setzen ist der Schieberegler am unteren Fensterrand des MagniView. Verschieben Sie den Regler, um den Faktor zu ändern; das Editierfeld zeigt den numerischen Wert unmittelbar an.

Um einen bestimmten Faktor einzustellen, können Sie den Befehl "MVSETm.n" eingeben, z.B. um den Faktor 3,5 einzustellen, geben Sie "MVSET3.5" ein.

Der Vergrößerungsfaktor kann LOKAL oder GLOBAL eingestellt werden. LOKAL erlaubt für jedes AutoCAD-Ansichtsfenster einen eigenen Vergrößerungsfaktor, der beim Wechsel des Fensters automatisch umgeschaltet wird. GLOBAL setzt einen Vergrößerungsfaktor für alle geöffneten Ansichtsfenster. Der Modus wird durch Doppelklicken des Anzeigefeldes umgeschaltet.

MagniView-Fenster

Die Titelleiste des MagniView-Fensters kann durch Doppelklicken der rechten Maustaste an einer beliebigen Stelle des Anzeigebereichs ein- und ausgeschaltet werden. Abschalten der Titelleiste vergrößert den Anzeigebereich von MagniView. Wenn die Titelleiste eingeschaltet ist, wird sie zur Anzeige kurzer Hilfsmeldungen verwendet, wenn der Cursor sich über wichtige Elemente des MagniView bewegt.

Konfiguration

MagniView läßt sich im Konfigurationsdialog Ihren Wünschen anpassen. Die vollständige Beschreibung finden Sie auf der entsprechenden Hilfeseite.


Cockpit

Überblick

Öffnen: Um das POWERdraft-Cockpit zu öffnen, verwenden Sie den Befehl Cockpit. Das Cockpit beinhaltet zwei "Steuerknüppel" und einen Schieberegler. Wenn MultiView aktiv ist, wird es ebenfalls in das Cockpit-Fenster integriert. Die "Steuerknüppel" werden für Zoom und Pan der aktuellen AutoCAD-Ansicht verwendet. Dieses Werkzeug ist insbesondere auf Bildschirmen nützlich, die wenig Platz bieten, da es vollständigen, dynamischen Zugriff auf Zoom und Pan auf engstem Raum ermöglicht.

Dynamisches Panning

Zum Verschieben der aktuellen Ansicht wählen Sie einfach den Griff des zweidimensionalen Steuerknüppels, und bewegen Sie ihn mit der Maus. Die aktuelle Ansicht verschiebt sich in die Richtung, in die Sie den Hebel ziehen, mit einer Geschwindigkeit, die Proportional zur Winkelstellung des Hebels ist. Je weiter Sie den Griff des Steuerknüppels "drücken", desto schneller verschiebt sich die Ansicht.

Dynamischer Zoom

Zum Zoomen wählen Sie den Griff des kleineren, eindimensionalen Steuerknüppels. Drücken Sie den Hebel nach oben, um tiefer in die Zeichnung hineinzuzoomen, bzw. nach unten, um sich wieder herauszubewegen. Die Geschwindigkeit der Maßstabsänderung ist proportional zur Auslenkung des Steuerknüppels.

Beschleunigung

Um den Geschwindigkeitsbereich für Zoom und Pan einzustellen, stellen Sie den Schieberegler für die Beschleunigung ein. Je tiefer der Regler, desto kleiner ist die Maßstabs- oder Positionsänderung, die von den Steuerknüppeln ausgelöst wird.

Cockpit-Fenster

Die Titelleiste des Cockpit-Fensters kann durch Doppelklicken der rechten Maustaste über dem ELSA Logo ein- und ausgeschaltet werden. Abschalten der Titelleiste vergrößert den Anzeigebereich von MultiView. Wenn die Titelleiste eingeschaltet ist, läßt sich das Cockpit verschieben oder schließen. Mit abgeschalteter Titelleiste läßt es sich durch Anklicken und Ziehen des ELSA Logos verschieben. Ein Doppelklick auf das grüne Rechteck schließt das Cockpit.

Konfiguration

Das Cockpit läßt sich im Konfigurationsdialog Ihren Wünschen anpassen. Die vollständige Beschreibung finden Sie auf der entsprechenden Hilfeseite.


MultiView

Überblick

MultiView ist ein Element des Cockpit-Fensters, das Zugriff auf eine Auswahl früherer Ansichten gestattet. Jede Schaltfläche zeigt eine verkleinerte Darstellung der Ansicht, die über die Schaltfläche zurückgeholt werden kann. Die Anzahl der gespeicherten Ansichten kann im Konfigurationsdialog festgelegt werden. Durch einfaches Anklicken der jeweiligen Schaltfläche wird die entsprechende Ansicht aufgerufen und im aktuellen AutoCAD-Ansichtsfenster dargestellt.

Konfiguration

MultiView läßt sich im Konfigurationsdialog Ihren Wünschen anpassen. Die vollständige Beschreibung finden Sie auf der entsprechenden Hilfeseite.


SmartFocus

Die ELSA-SmartFocus-Technologie, die in allen POWERdraft Fenstern eingesetzt wird, erspart Ihnen das lästige Umschalten des Eingabefokus zwischen Treiberfenstern und AutoCADs Fenster. Nachdem Sie eine Funktion in einem der Treiberfenster benutzt haben, wird durch Tastatureingaben oder Fadenkreuzbewegungen automatisch AutoCAD das aktive Fenster. Ein ausdrückliches Anklicken wie in anderen Treibern ist unnötig.


Griffrahmen

Ein Griffrahmen ist ein farbiger, rechteckiger Rahmen, der eine Ansicht festlegt. Er hat drei getrennte Funktionsbereiche: innerhalb des Rechtecks, auf dem Rechteck selbst und außerhalb des Rechtecks. Normalerweise kann die Größe eines Griffrahmens durch Anklicken und Ziehen mit der Maus verändert werden, ähnlich wie bei Windows-Fenstern. Andere mögliche Funktionen hängen von der Art der Ansicht ab, die durch den Griffrahmen repräsentiert werden.


Installation

Der Treiber unterstützt AutoCAD R13 für Windows 3.1/3.11 und  AutoCAD R13 für Windows NT 3.5/3.51 und AutoCAD R13c4 für Windows 95.

Voraussetzungen

Zur Installation des ELSA POWERdraft-Treibers benötigen Sie:

•	Microsoft Windows Version 3.1/3.11 oder Microsoft Windows NT 3.5/3.51 oder Microsoft Windows 95

•	ELSA WINNER oder ELSA GLoria Grafikkarte

•	ELSA's Bildschirmtreiber für die verwendete Windows-Version

•	AutoCAD Release 13 für Windows, bereits installiert. Für Windows 95 benötigen Sie Release 13c4 oder neuer.

•	CD ELSAware oder Diskette POWERdraft-for AutoCAD R13

Installation

•	Starten Sie das Programm SETUP.EXE unter Windows aus dem Treiber-Verzeichnis auf CD oder Diskette.

•	Wählen Sie die Sprache, die SETUP in den Dialogen verwenden soll.

•	SETUP findet Ihr AutoCAD durch die Verknüpfung der Dateinamenserweiterung DWG. Wollen Sie für ein anderes AutoCAD installieren, müssen Sie den Pfad korrigieren.

Der Treiber sollte in ein eigenes Verzeichnis installiert werden. Während der Installation wird die Variable ACADDRV automatisch um dieses Verzeichnis erweitert. Vergessen Sie nicht, den Treiber im Konfigurationsdialog anzuwählen!

In der Programmgruppe AutoCAD R13 des Programm-Managers wird ein Hilfe-Programmobjekt zum Treiber angelegt.

HINWEIS:

Der Treiber basiert auf der ELSA POWERlib, einer treiberunabhängigen, schnellen Grafikbibliothek. Da diese auch von anderen Treibern oder Applikationen benutzt wird, ist diese Komponente u.U. bereits in Ihrem System installiert. Im Fall einer Inkompatibilität der vorgefundenen POWERlib mit dem Treiber läßt Ihnen SETUP die Wahl, ob Sie die Installation abbrechen oder fortsetzen wollen. Das SETUP-Programm zeigt Ihnen an, welche andere(n) Applikation(en) durch die Inkompatibilität nicht mehr lauffähig sein würde(n), wenn Sie die Installation fortsetzen.


Befehlsübersicht

POWERdraft for AutoCAD bringt zusätzliche Befehle, die Sie in AutoCAD benutzen können.

COCKPIT	Öffnet das Cockpit

SUPERVIEW	Öffnet das SuperView,

der Befehl XBVIEW

ist aus Kompatibilitätsgründen definiert.

MAGNIVIEW	Öffnet das MagniView,

der Befehl XGLAS ist aus

Kompatibilitätsgründen definiert.

MVSETm.n	Stellt den Faktor m.n für die

Lupenvergrößerung in MagniView ein.

XOPT	Optimiert die Displayliste, d.h. der Speicher

gelöschter Zeichnungselemente wird

freigegeben. Dieser Befehl ist sinnvoll,

wenn Sie die Optimierung im Hintergrund

abgeschaltet haben

(siehe Abschnitt Konfiguration: DL Optimierung).


Konfiguration

Ihr POWERdraft für AutoCAD wird durch das Konfigurationsmenü, das automatisch geöffnet wird nachdem Sie den Treiber in AutoCAD's Konfiguration ausgewählt haben, Ihren Wünschen angepaßt. Der Dialog enthält Optionen, die das Verhalten und das Erscheinungsbild Ihres POWERdraft-Treibers beeinflussen.

HINWEIS: Der Konfigurationsdialog speichert die Einstellungen in der Datei dselsa13.ini im Windows-Verzeichnis.  Ändern Sie dselsa13.ini nicht, während der Treiber benutzt wird, da Ihre Änderungen beim Beenden von AutoCAD überschrieben würden.

Der Abschnitt Konfiguration: Cockpit erläutert die Optionen zur Konfiguration des Cockpits und des MultiView.

Der Abschnitt Konfiguration: SuperView erläutert die Optionen zur Konfiguration des SuperView.

Der Abschnitt Konfiguration: MagniView erläutert die Optionen zur Konfiguration des MagniView.

Der Abschnitt Konfiguration: DL Optimierung erläutert die Optionen zur Konfiguration des Hintergrundprozesses, der ständig die Displaylisten optimiert.


Konfiguration: Cockpit

Das Cockpit läßt sich ein- und ausschalten. Die Titelzeile kann aktiviert sein, um Verschieben und Schließen des Fensters zu vereinfachen, oder unterdrückt werden, wodurch Bildschirmfläche für andere Zwecke frei bleibt.

Die Zoom & Pan Sticks sowie das MultiView können wahlweise dargestellt oder unterdrückt werden. Es ist allerdings unmöglich, beide Optionen auszuschalten; die Steuerknüppel werden in diesem Fall automatisch dargestellt. Zwei Editierfelder erlauben die Zeilen- und Spaltenanzahl der MultiView-Ansichten einzustellen.

Die entsprechenden Werte in dselsa13.ini sind:

	Abschnitt	Wert
Cockpit Ein	[POWERdraft]	Cockpit (0, 1)
Titelzeile	[Cockpit]	Caption (0, 1)
Pan & Zoom Sticks	[Cockpit]	Sticks (0, 1)
MultiView	[Cockpit]	History (0, 1)
MultiView Zeilen x Spalten	[Cockpit]	HistorySize (1,1 .. 10,10)

Bitte beachten Sie die Abschnitte Cockpit und MultiView mit allgemeinen Beschreibungen dieser Treibererweiterungen.


Konfiguration: SuperView

Das SuperView läßt sich ein- und ausschalten. Die Titelzeile kann aktiviert sein, um kurze Hilfemeldungen anzuzeigen, oder unterdrückt werden, wodurch Bildschirmfläche für andere Zwecke frei bleibt.

Die Schaltflächen Viewport und SuperView öffen einen Dialog zur Farbauswahl. Hier können Sie die Farbe der Griffrahmen für das Ansichstsfenster und den SuperView-Ausschnitt festlegen. Die momentan gewählte Farbe wird als Rahmen um die Schaltfläche dargestellt.

Die entsprechenden Werte in dselsa13.ini sind:

	Abschnitt	Wert
SuperView Ein	[POWERdraft]	SuperView (0, 1)
Titelzeile	[SuperView]	Caption (0, 1)
Viewport Rahmenfarbe	[SuperView]	InFrameColor (0..255)
SuperView Rahmenfarbe	[SuperView]	OutFrameColor (0..255)

Bitte beachten Sie den Abschnitt SuperView mit einer allgemeinen Beschreibung dieser Treibererweiterung.


Konfiguration: MagniView

Das MagniView läßt sich ein- und ausschalten. Die Titelzeile kann aktiviert sein, um kurze Hilfemeldungen anzuzeigen, oder unterdrückt werden, wodurch Bildschirmfläche für andere Zwecke frei bleibt.

Das Editierfeld erlaubt die Vorgabe des Vergrößerungsfaktors für die Lupendarstellung.

Die entsprechenden Werte in dselsa13.ini sind:

	Abschnitt	Wert
MagniView Ein	[POWERdraft]	MagniView (0, 1)
Titelzeile	[MagniView]	Caption (0, 1)
Vergrößerung	[MagniView]	MagLevel (1.0 .. 99.0)

Bitte beachten Sie den Abschnitt MagniView mit einer allgemeinen Beschreibung dieser Treibererweiterung.


Konfiguration: DL Optimierung

Um die Speicherbelegung so niedrig wie möglich zu halten, optimiert im POWERdraft Treiber ein Hintergrundprozeß fortlaufend die Displaylisten. Sie können die Anzahl der gelöschten bzw. veränderten Vektoren und Polgone vorgeben, ab denen ein Optimierungslauf eingeplant wird. Die Optimierung wird nach der ebenfalls einstellbaren Verzögerung gestartet, um gerade ablaufende Editiervorgänge nicht zu unterbrechen.

Wenn Sie den Lösch-Zähler auf 0 setzen, finden keine automatischen Optimierungen statt. Sie können z.B. nach größeren Lösch- und Editieroperationen die Optimierung mit dem Befehl XOPT manuell starten.

Die entsprechenden Werte in dselsa13.ini sind:

	Abschnitt	Wert
Lösch-Zähler	[POWERdraft]	DeleteCount (0..2000000000)
Verzögerung [msec]	[POWERdraftr]	DeleteDelay (0..2000000000)


Wie erreiche ich ELSA?

ELSA Deutschland	Zentrale Entwicklung, Fertigung, Vertrieb, Support
		Adresse:	ELSA GmbH Sonnenweg 11 D-52070 Aachen Germany
		Telefon: - Vertrieb: - Support Datenkommunikation: - Support Computergrafik: Fax: - Info-Fax: - Support Datenkommunikation: - Support Computergrafik: FaxBox:	+49 (241) 9177-0 +49 (241) 9177-917 +49 (241) 9177-112 +49 (241) 9177-211 +49 (241) 9177-600 +49 (241) 9177-617 +49 (241) 9177-113 +49 (241) 9177-213 +49 (241) 9177-4
		Mailbox (analog): Mailbox (ISDN):	+49 (241) 9177-981 +49 (241) 9177-7800
		WWW:	http://www.elsa.de
ELSA USA	Subsidiary Company Sales, Support
		Address:	ELSA Inc. 2150 Trade Zone Blvd., Suite 101 San Jose, CA 95131 USA
		Telephone: Fax: Sales:	+1 (408) 935-0350 +1 (408) 935-0370   1 (800) 272-ELSA
		BBS:	+1 (408) 935-0380
		WWW:	http://www.elsa.com
ELSA Far East	Subsidiary Company
		Address:	ELSA Far East Office 5F No. 298 Sec. 5, Nanking East Road Taipei Taiwan, R.O.C.
		Telephone: Fax:	+886 (2) 768 5730 +886 (2) 766 0873
Electronic Mail
		CompuServe:	GO ELSA


Versionen
Versionen / letzte Änderungen

Diese Hilfedatei beschreibt POWERdraft for AutoCAD R13 in der Version 1.01.

Änderungen von Version 1.00 zur Version 1.01

•	Windows NT Zweischirmbetrieb wird nun unterstützt. Bitte stellen Sie sicher, daß Sie den aktuellen Windows NT Bildschirmtreiber benutzen.

•	Die Fadenkreuzdarstellung in Bildschirmmodi mit mehr als 256 Farben ist korrigiert.

•	Abspeichern von gerenderten Darstellungen ist nun möglich.

•	Portierung des Treibers auf DEC Alpha, wird als separater Treiber ausgeliefert.

•	Die Druckvoransicht (Plot preview) ist korrigiert.

•	Nicht-orthogonale Cursor werden nun auch bei Ueberlappung mit anderen Fenstern korrekt geloescht.

•	Das Bildschirmmenü wird nun korrekt restauriert.

•	Windows 95 wird unterstützt.

Bekannte Probleme

•	Nur Windows 3.1x: Wird POWERdraft for AutoCAD R13 umkonfiguriert, müssen Sie AutoCAD verlassen und neu starten. Ein Problem in Microsoft Win32s verhindert, daß der Treiber zwei mal nacheinander gestartet werden kann.

•	Unsere Tests haben ergeben, daß AutoCAD R13 unter Windows NT stabiler läuft. Für Windows 3.1x sollten Sie mindestens die Version R13c1 verwenden.

•	Unter Windows 3.1x sollten Sie keine Vollschirm-DOS-Boxen verwenden, waehrend POWERdraft laeuft. Fenster-DOS-Boxen sind dagegen unkritisch.

Änderungen zum Handbuch

(keine)